Calcul de ∫_1 0 x^{20}e^xdx Récurrence croissante (simple precision) : 6986658816.00000000000000000000 Récurrence croissante (double precision) : 268.20263223784172623709 Récurrence décroissante (simple precision), m0=30 : 0.12380383163690567017 Récurrence décroissante (double precision), m0=30 : 0.12380383076256917807 Récurrence décroissante (simple precision), m0=40 : 0.12380383163690567017 Récurrence décroissante (double precision), m0=40 : 0.12380383076256995523 Trapèzes (double precision), N=100 : 0.12427922672918453872 Trapèzes (double precision), N=1000 : 0.12380858772541204760 Trapèzes (double precision), N=10000 : 0.12380387833249888174 Trapèzes (double precision), N=100000 : 0.12380383123826931013 Simpson (double precision), N=100 : 0.12380390658679736593 Simpson (double precision), N=1000 : 0.12380383077015941207 Simpson (double precision), N=10000 : 0.12380383076257073238 Simpson (double precision), N=100000 : 0.12380383076257016339 Série (double precision), N=10 : 0.12380382102189725624 Série (double precision), N=15 : 0.12380383076254733443 Série (double precision), N=17 : 0.12380383076256987196 Série (double precision), N=18 : 0.12380383076256994135 Série (double precision), N=19 : 0.12380383076256994135 Série (double precision), N=20 : 0.12380383076256994135